"Наличие 'Энтеролептин (таблетки 0,55г N50)  ООО НПФ МедБиоСфера -  Россия'"

"http://apteka.isety.net"
"Показаны все позиции"
"№";"Район";"Аптека";"Цена";"Количество";"Дата постановки";"Годен";"Телефон";"Адрес"
"1";"В-Пышма";"УГМК-Фарм г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1";"1179,00";"1";"07.08.2023 11:26";"01.01.2025";"+7 (34368) 4-61-04";"проспект Успенский, д. 1"
